HD 135876       1    8  B9V      4.041 0.047   2.515  0.024   1.726 0.019   1.59  0.19    1.01 0.47  4.364 0.010
HD 6882         1    8  B8V      4.076 0.007   2.551  0.026   1.853 0.023   1.79  0.03    0.91 0.08  4.309 0.012
HD 96314        1    8  B8V      4.041 0.010   2.638  0.050   2.165 0.043   1.79  0.04    0.78 0.11  4.188 0.019
HD 24909        1    8  A6V      3.885 0.008   1.737  0.031   1.503 0.017   0.85  0.04    2.59 0.09  4.323 0.013
HD 35311        1    1  B9V      4.001 0.015   2.51   0.05    2.00  0.15    1.56  0.09    0.98 0.20  4.24  0.07
HD 240208       1    8  B9.5V    4.000 0.010   2.768  0.054   2.287 0.035   1.67  0.04    0.76 0.11  4.162 0.016
HD 170470       1    8  A0V      3.991 0.022   2.356  0.052   2.028 0.028   1.53  0.09    1.11 0.22  4.196 0.015
HD 170757       1    1  A0V      3.985 0.02    2.33   0.05    1.96  0.10    1.48  0.09    1.12 0.15  4.22  0.04
HD 139006       1    2  G5V      3.763         0.92   0.03    0.90  0.04   -0.09                     4.49  0.04
HD 213631       1    8  A2V      3.949 0.012   2.329  0.045   2.711 0.023   1.62  0.05    0.75 0.12  3.939 0.011
HD 39780        1    8  A8V      3.857 0.018   1.504  0.010   1.432 0.015   0.69  0.07    2.97 0.18  4.303 0.009
HD 34364        1    1  B9V      3.997 0.015   2.29   0.10    1.83  0.05    1.46  0.06    1.19 0.10  4.27  0.03
HD 38735        1    8  A3V      3.924 0.026   2.286  0.016   2.977 0.064   1.60  0.11    0.74 0.26  3.850 0.019
HD 40183        1    8  A1V      3.954 0.019   2.271  0.025   2.419 0.053   1.54  0.08    0.96 0.20  4.027 0.020
HD 120359       1    8  A7V      3.892 0.017   2.277  0.021   3.624 0.026   1.64  0.07    0.61 0.17  3.677 0.007 1
HD 4161         1    8  F2V      3.826 0.016   1.350  0.010   1.348 0.015   0.52  0.07    3.42 0.16  4.309 0.010
HD 161321       1    8  A7V      3.900 0.008   1.881  0.013   2.209 0.034   1.24  0.04    1.60 0.09  4.024 0.014
HD 56429        1    8  A4V      3.931 0.017   2.005  0.018   2.131 0.037   1.33  0.07    1.42 0.17  4.083 0.016
HD 163708       1    8  A1V      3.959 0.014   1.972  0.033   1.666 0.017   1.23  0.06    1.73 0.14  4.289 0.012
HD 206135       1    8  F5V      3.810 0.020   1.335  0.011   1.312 0.013   0.43  0.08    3.65 0.20  4.328 0.009
BD +0 2259      1    8  F0V      3.851 0.004   1.978  0.036   2.766 0.017   1.24  0.02    1.61 0.04  3.850 0.010
HD 177708       1    2  (A9)     3.856         1.63   0.02    1.75  0.12    0.86                     4.16  0.06
HD 71581        1    8  A1V      3.978 0.009   2.099  0.019   2.167 0.020   1.54  0.04    1.01 0.09  4.088 0.009
HD 20301        1    8  F7IV     3.803 0.007   1.949  0.027   3.962 0.088   1.36  0.03    1.35 0.08  3.532 0.020
HD 206821       1    8  G5Vp     3.756 0.015   1.124  0.012   1.315 0.006   0.21  0.06    4.31 0.15  4.251 0.006 2
HD 44691        1    1  F0V      3.850 0.01    1.55   0.03    1.93  0.15    0.93  0.08    2.32 0.20  4.06  0.07
HD 46052        1    8  A7m      3.890 0.015   1.799  0.025   1.883 0.038   1.06  0.06    2.05 0.16  4.143 0.018
HD 79193        1    8  F0V      3.839 0.013   1.488  0.017   1.480 0.014   0.65  0.05    3.08 0.13  4.270 0.010
HD 209147       1    1  F0V      3.855 0.20    1.47   0.04    1.42  0.06    0.68  0.09    2.95 0.25  4.30  0.04
HD 75747        1    8  A8V      3.886 0.010   1.821  0.018   2.338 0.055   1.24  0.05    1.63 0.11  3.961 0.021
HD 193637       1    8  F0m      3.845 0.010   1.811  0.025   2.193 0.050   1.01  0.04    2.16 0.11  4.014 0.021
HD 190786       1    1  F2V      3.820 0.020   1.34   0.07    1.20  0.05    0.41  0.09    3.66 0.20  4.41  0.04
HD 18597        1    1  Am       3.860 0.01    1.63   0.02    1.88  0.07    0.94  0.05    2.30 0.15  4.10  0.03
HD 121648       1    1  F2V      3.824 0.007   1.72   0.08    2.22  0.10    0.94  0.05    2.29 0.10  3.98  0.04
HD 205234       1    1  F2V      3.827 0.01    1.78   0.03    2.80  0.25    1.15  0.09    1.77 0.20  3.79  0.08  1
HD 156965       1    1  F2V      3.827 0.01    1.45   0.03    1.48  0.05    0.60  0.05    3.15 0.13  4.26  0.03
HD 62863        1    8  A8V      3.841 0.019   1.554  0.013   1.499 0.018   0.67  0.08    3.03 0.19  4.278 0.011
HD 334426       1    8  F2V      3.833 0.006   1.410  0.023   1.662 0.033   0.72  0.03    2.89 0.08  4.146 0.019
HD 19115        1    1  F2V      3.820 0.01    1.28   0.01    1.48  0.10    0.57  0.07    3.23 0.20  4.20  0.06
HD 93486        1    8  F5V      3.810 0.010   1.509  0.027   2.264 0.017   0.90  0.04    2.46 0.10  3.907 0.010
BD -16 6074     1    8  F8V      3.810 0.007   1.386  0.021   1.788 0.043   0.70  0.03    2.98 0.09  4.075 0.022
HD 123423       1    8  F7V      3.806 0.010   1.460  0.021   1.761 0.019   0.67  0.04    3.05 0.10  4.111 0.011
HD 34335        1    1  F7V      3.798 0.004   1.31   0.04    1.61  0.07    0.56  0.04    3.28 0.10  4.14  0.04
HD 185912       1    8  F5V      3.806 0.007   1.347  0.013   1.323 0.023   0.42  0.03    3.67 0.08  4.324 0.016
HD 20173        1    1  F5V      3.803 0.007   1.27   0.04    1.26  0.05    0.365 0.04    3.75 0.10  4.34  0.04
HD 190020       1    1  F5V      3.808 0.002   1.37   0.03    1.44  0.05    0.50  0.03    3.41 0.12  4.26  0.03
HD 90242        1    1  F5V      3.803 0.005   1.28   0.05    1.22  0.14    0.34  0.10    3.82 0.25  4.37  0.10
BD +25 5003     1    1  F8V      3.780 0.005   1.43   0.02    2.03  0.20    0.69  0.09    3.01 0.20  3.97  0.09
HD 37513        1    8  F8V      3.789 0.007   1.198  0.007   1.274 0.013   0.32  0.03    3.96 0.07  4.306 0.009
HD 72257        1    1  F6V      3.798 0.007   1.12   0.03    1.12  0.03    0.24  0.04    4.07 0.10  4.39  0.03
HD 179890       1    8  G8V      3.724 0.008   0.960  0.012   0.962 0.028  -0.18  0.04    5.37 0.10  4.454 0.026
HD 7700         1   11  K2V      3.700 0.010   0.87   0.03    0.91  0.02   -0.33  0.05    5.8  0.1   4.46  0.025
HD 287727       1    8  G5V      3.762 0.007   1.158  0.014   1.145 0.011   0.12  0.03    4.54 0.07  4.384 0.010
HD 154676       1    1  F8V      3.785 0.005   1.12   0.04    1.34  0.03    0.35  0.03    3.85 0.08  4.23  0.02
HD 92109        1    1  G2V      3.768 0.005   0.92   0.04    1.08  0.04    0.09  0.04    4.52 0.10  4.34  0.04
BD +47 1350     1    8  K0V      3.716 0.006   0.879  0.017   0.873 0.024  -0.30  0.03    5.68 0.08  4.500 0.025
BD +32 1582     1    8  M1V      3.576 0.003   0.588  0.022   0.619 0.021  -1.16  0.03    8.99 0.08  4.624 0.033
GL 630.1        1    1  M4V      3.500 0.01    0.21   0.015   0.235 0.01   -2.16  0.10   12.92 0.10  5.02  0.05
HD 7551         2   13  B0-1V                 12.2            5.9                                    4.0
HD 198846       2    1  O9.8V    4.485 0.025  16.7    0.5     6.0   0.3     4.45  0.11   -3.45 0.15  4.1   0.05
HD 193611       2    8  O9.5V    4.485 0.015  16.31   0.35    7.423 0.079   4.63  0.06   -3.89 0.15  3.91  0.015

HD 227696       2    9  B1V      4.45  0.025  10.7    0.6     5.3   0.15    4.18  0.02               4.0   0.05
HD 218066       2    8  B0.5V    4.442 0.016  12.08   0.29    5.177 0.129   4.15  0.07   -2.94 0.17  4.09  0.02
HD 86118        2    8  B2V      4.354 0.010   8.480  0.122   4.051 0.091   3.58  0.04   -2.07 0.11  4.151 0.021
HD 161783       2    8  B4V      4.230 0.031   5.326  0.061   3.734 0.124   3.02  0.13   -1.04 0.31  4.020 0.029
HD 77464        2    8  B2.5V    4.250 0.012   5.996  0.035   3.948 0.036   3.15  0.05   -1.38 0.12  4.023 0.008
HD 37021        2    1
HD 25833        2    9  B4V      4.21  0.03    4.95   0.15    2.87  0.15    2.71  0.04               4.22  0.05
HD 156247       2    8  B6V      4.199 0.020   4.683  0.090   3.005 0.055   2.70  0.08   -0.41 0.20  4.153 0.018
HD 175227       2    8  B5V      4.179 0.020   4.534  0.066   2.477 0.045   2.46  0.08   -0.05 0.21  4.307 0.017
HD 147683       2    9  B5V      4.213 0.010   4.42   0.14    2.60  0.09    2.63  0.02               4.25  0.03
HD 228854       3    9  O7       4.565 0.02   22.9    1.3     7.4   0.6     4.95  0.07               4.1   0.1   3
HD 35921        3    2  (B0.5)   4.461        16.     3.     12.0   0.8     4.96                     3.5   0.1   3
HD 100213       3    2  (B0)     4.471        15.8            6.6           4.44                     4.0         3
HD 97484        3    8  O8V      4.531 0.026  21.43   0.33    8.33  0.14    4.92  0.10   -4.31 0.26  3.93  0.02
HD 128171       4   14  K2:                    0.43   0.03    6.8                                    2.4
HD 30050        4    5  K0                     1.62   0.20    7.0   0.3     1.26  0.05    2.1  0.2   2.96  0.06
HD 163930       4    4  K0IV     3.697 0.015   1.31   0.03    2.73  0.08    0.61  0.08    3.5  0.2   3.68  0.03
HD 209318       4   14  G9IV                   0.63   0.03    4.8                                    2.9
BD +52 1579     4   12  K0IV                   1.49   0.06    4.24  0.08    0.88  0.02    2.93 0.07  3.54  0.02
BD -5 1935      4    5  K0IV                   1.50   0.06    6.2   0.4     1.22  0.13    2.1  0.3   3.03  0.06
HD 114519       4    4  G9IV     3.707 0.005   1.44   0.03    4.00  0.12    0.98  0.06    2.5  0.1   3.39  0.03
HD 139588       4   12  G5-8IV                 1.42   0.02    3.0   0.2     0.87  0.06    2.67 0.16  3.64  0.06
HD 150708       4    5  K0                     1.34   0.06    3.9           0.78          3.2        3.38
HD 219113       4    5  K0IV                   1.62   0.10    5.10  0.30    1.10  0.12    2.3  0.3   3.23  0.06
BD +2 1993      4   12  G8IV                   1.34   0.05    3.39  0.10    0.94  0.03    2.51 0.09  3.51  0.03
BD +47 781      4    5  G9IV                   1.32   0.03    3.05  0.04    0.75  0.03    3.1  0.1   3.59  0.02
HD 6980         4    8  F7V      3.800 0.010   1.195  0.004   1.816 0.024   0.67  0.04    3.07 0.11  3.997 0.012
HD 210334       4   12  K0                     1.27   0.05    2.72  0.10    0.55 :        3.6 :      3.67  0.04
BD +22 3245     4    5  K1IV                   1.28   0.06    2.85  0.11    0.50  0.07    3.9  0.3   3.64  0.04
HD 206046       4   14  G5-8IV-V               0.56   0.06    3.3                                    3.2
BD +39 2849     4   12  K0IV                   0.97   0.03    3.3           0.75          3.1        3.4
HD 116658       5    1  B4V      4.235 0.06    6.8    0.9     4.17  0.67    3.16  0.17   -1.5  0.2   4.03  0.15
HD 33959        5    1  G5III    3.662 0.015   2.65   0.5    14.79  1.36    1.98  0.06    0.10 0.15  2.52  0.11
HD 18925        5    3  G8III    3.715 0.015   3.06   0.30   21.    4.      2.44  0.15   -1.1  0.25  2.28  0.17
HD 16739        5    1  F9       3.770 0.008   1.04   0.15    1.23  0.14    0.23  0.08    4.1  0.2   4.28  0.12
HD 202275       5    1  F7       3.794 0.003   1.19   0.02    1.22  0.03    0.32  0.02    3.95 0.05  4.34  0.02
HD 158614       5    1  G8       3.745 0.005   1.11   0.10    1.02  0.05   -0.03  0.03    4.95 0.07  4.47  0.06
HD 170153       5    6  K0V      3.694         0.75   0.02                 -0.541 0.105   6.11 0.27
HD 48915        6    1  wA                     0.94   0.1                                11.2  0.1
HD 61421        6    1  w                      0.65   0.1                                13.0
HD 150680       6    1  K0V      3.735 0.015   0.70   0.2     0.79  0.09   -0.28  0.07    5.60 0.17  4.49  0.16
HD 128620/1     6    1  K0V      3.700 0.010   0.93   0.04    0.94  0.04   -0.28  0.015   5.68 0.04  4.46  0.04
HD 110379/80    6    1  F0V      3.826 0.002   1.08   0.35    1.35  0.16    0.52  0.09    3.36 0.23  4.21  0.17
HD 4614         6    1  M0V      3.590 0.02    0.56   0.10    0.59  0.16   -1.13  0.06    8.69 0.15  4.64  0.25
HD 131156       6    1  K4V      3.645 0.02    0.72   0.15    0.55  0.09   -0.96  0.06    7.69 0.15  4.81  0.17
HD 165341       6    1  K5V      3.631 0.03    0.61   0.10    0.68  0.13   -0.17  0.08    7.48 0.12  4.56  0.18
HD 156384       6    1  K5V      3.622 0.025   0.54   0.1     0.60  0.16   -0.98  0.2     7.9  0.4   4.61  0.24
HD 26976 BC     6    1  M4.5V    3.520 0.025   0.16   0.03    0.22  0.07   -2.25  0.20   12.8  0.15  4.96  0.29
HD 152751       6    1  M4.5V    3.538 0.015   0.42   0.10    0.43  0.10   -1.62  0.15   10.80 0.15  4.79  0.23
HD 155876       6    1  M3.5V    3.528 0.01    0.30   0.07    0.39  0.05   -1.73  0.10   11.30 0.17  4.73  0.15
BD +56 2783     6    1  M4.5V    3.503 0.015   0.16   0.02    0.23  0.05   -2.30  0.15   13.30 0.30  4.92  0.20
StarB=UVCet     6    1  M5.5V    3.425 0.015   0.11   0.02    0.15  0.03   -2.98  0.15   16.00 0.25  5.13  0.19
HD 65818        7    2  B2-3     4.425         7.76   0.14    4.90  0.05    4.01                     3.95  0.01
HD 173787       7    1  A2       3.935 0.012   4.7    0.6    14.0   1.5     3.00  0.10   -2.75 0.25  2.8   0.1
CpD -60 3723    7    2  (B4)     4.248         6.3    0.1     4.43  0.06    3.24                     3.94  0.01
HD 33088        7    9  B2       4.255 0.02    5.4    0.3     4.2   0.1     3.21  0.03               3.9   0.1
HD 156633       7    2  B8.5     4.064         2.9    0.2     4.4   0.3     2.49                     3.6   0.1
HD 14871        7    2  A5III    3.915         1.83   0.07    4.59          1.92                     3.38
HD 181987       7    1  A2       3.955 0.015   2.3    0.1     4.5   0.2     2.07  0.06   -0.45 0.15  3.5   0.05
BD +67 244      8   10  K1III    3.663 0.028   1.8    0.4    23.5   1.2     2.26  0.12   -0.8  0.3   2.0   0.1
HD 181182       8    1  G5                     1.9            5.3           1.3           1.5        3.3

HD 232121       8    7  K3III    3.602 0.032   1.5    0.4    23.5   1.3     2.08  0.16    0.1  0.4   1.9   0.1
HD 17034        8    1  F5                     0.8            7.            1.9           0.0        2.7
HD 132742       8    2  G:                     1.7    0.2     4.2                                    3.4
HD 180939       8    1  G0:                    1.4            5.6           1.5           0.9        3.1
HD 19356        8    1  G8                     0.8            3.2           0.8           2.8        3.3
HD 97528        8    1  K1:                    0.7            5.            1.1           2.1        2.9
HD 74307        8    1  K2:                    0.2            5.            1.0           2.6        2.3
HD 58713        8    2  K0IV     3.635         0.38           5.8           1.00                     2.49
HD 67862        8    1  K                      0.3
HD 207956       8    1  K1                     0.3
HD 21985        8    1  K0:                    0.2            2.2           0.4           3.9        3.1
BD +32 4756     8    1  K2:                    0.4            3.4           0.7           3.4        3.0
HD 139319       8    1  K0:                    0.8            3.4           0.8           2.9        3.3
HD 203069       8    2  (G8III)  3.658         0.26   0.01    1.79  0.06    0.08                     3.35  0.03
HD 73343        9    1  K4       3.585 0.006   0.54   0.05   12.2   0.7     1.45  0.05    1.90 0.20  2.00  0.06
HD 37364        9    1  K3       3.590 0.010   0.80   0.05   14.2   1.5     1.62  0.10    1.25 0.30  2.04  0.10
HD 215835      10    2  O6.5V    4.597        42.    12.
HD 90707       10    2  B1III    4.418        29.     4.     19.3   1.4     5.16                     3.3   0.1
HD 1337        10    2  O8.5III  5.544        29.2    4.7    14.4   1.0     5.44                     3.6   0.1
HD 33357       10    2  B3       4.275         5.6    0.3     3.90  0.07    3.24                     4.00  0.03
HD 317844      10    2  (B2)     4.367        10.3            4.28          3.68                     4.19
HD 75920       10    2  (B4)     4.224         4.33   0.13    2.44  0.03    2.63                     4.30  0.02